; f́rA mF v\Edl̃ ;

gAyk, mA-Vr dFnAnAT m\g̃fkr gFt, k̂. þ. KAEXlkr s\gFt, goEv\drAv Ṽ\b̃ nAVk, mAnApmAn

f́rA mF v\Edl̃ DArAtFTF‚ tp t̃ aAcrtF s̃nApEtyf yAEc bl̃\ ; D̂. ; EfrkmlA smrF\ aEp‚tF jnEhtṕjn vFrA s̀KfA\tF rA>y s̀KF yA sAD̀m̀›~\ f́rA mF v\Edl̃ ; 1 ;

fttArkA